THÈSE

présentée par

Manuela NEAGU

pour obtenir le titre de

Docteur de l’Université Joseph FOURIER - Grenoble I

(arêtés ministériels du 5 Juillet 1984 et du 30 Mars 1992)

(Spécialité Mathématiques Appliquées)

Courbes de Bézier en Géométrie Algorithmique :

approximation et cohérence topologique

Date de soutenance : 5 Mai 1998

Composition du jury :

Président : M. Pierre-Jean LAURENT Rapporteurs : M. Tom LYCHE Mme. Mariette YVINEC Examinateurs : M. Bernard LACOLLE M. Claude PUECH M. Jack SNOEYINK

Thèse préparée au sein du laboratoire LMC-IMAG